;-----------------------------------------------------
;   Debug.Def module definition file
;-----------------------------------------------------


LIBRARY DATABASE INITINSTANCE

DESCRIPTION 'Simple DLL with both Init and Exit processing'


CODE      EXECUTE SHARED
DATA      READ WRITE

SECTIONS
     .data READ WRITE
      MYSEG READ WRITE SHARED

EXPORTS
        ReadDataBase    @1
        WriteDataBase   @2
